1 2 3

BAV99 D11

1 2 3 BAV99 D12

1

2 3 BAV99 D16

1

2 3 BAV99 D17

1

2 3 BAV99 D18

1

2 3 BAV99 D15

3 8 7 2 1

5 6 4

U9 AD9696 4 2 3 5 1 16

8 11 MC10114_Custom

U16A

12 14 15 13 1 16

8 11 MC10114_Custom

U16C

100n C34

100n C35

100V

30pF C40

30pF 100V C41

100V

30pF C42

30pF 100V C44

100n C46 100n C47 100n C48 100n C49 100n C50 100n C51 100n C52

500 R58 500R59 500 R60

5.6kR61

50 R62

50 R63

50 R64 5.6k R65

500 R66 500 R67 500 R68 500 R69

50 R70 500 R71

200 R72

200 R73

200 R74

200 R75

240 R76

240 R77

30pF 100V C39

30pF 100V C38

30pF 100V C43 100n C36

30pF 100V C45

4 2 3 5 1 16

8 11 MC10114_Custom

U11A

1 2 3

BAV99 D13

1 2 3 BAV99 D14

12 14 15 13 1 16

8 11

MC10114_Custom

U11C

100n C37

3 8 7 2 1

5 6 4 AD9696

U8

Vi 2 Vout 6 Vdd1

1 Vdd2 8

GND1 4 GND2 5

HCPL-7101 U20

Q2N3904 Q13

Q2N3904 Q14

Data_A_Out_n

Data_A_Out_p Data_A_In_n

Data_A_In_p

Data_B_Out_n

Data_B_Out_p Data_B_In_n

Data_B_In_p

Reset_Sensors

System_5V

System_Gnd

D5_Local

D0_Local D0_Local

D5_Local System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

D5_Local

D0_Local

Reset_Data

D0_Local

D5_Local

D5_Local

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

System_5V D5_Local

PRELIMINARY

Bypass capacitors for U9, U14, U15, U16. bypass capacitors for U9, U12, U13.

SCIPP Santa Cruz, CA 95064 408-459-2694

Revision: Page of

Page Size:

1.20

Data Receivers and Voltage Translators

B BABAR HDI Link Card

2/25/97

TITLEBLK_B

DXlat1.sch 1 1