A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 DIN_96F

P1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 DIN_96F

P2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 HD-22-26

P3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 HD-22-26

P4

Spare_4 Spare_3 Spare_2 Spare_1 N_Data_4Bn N_Data_4Bp N_Data_4An N_Data_4Ap N_Cmd_4n N_Cmd_4p N_Clk_4n N_Clk_4p

N_Bitmask_4B

P_Bitmask_4A

P_Bitmask_4B

N_Bitmask_4A P_Data_4Bn P_Data_4Bp P_Data_4An P_Data_4Ap P_Cmd_4n P_Cmd_4p P_Clk_4n P_Clk_4p

N_Clk_3p

N_Clk_3n

N_Cmd_3p

N_Cmd_3n

N_Data_3Ap

N_Data_3An

N_Data_3Bp

N_Data_3Bn

P_Clk_3p

P_Clk_3n

P_Cmd_3p

P_Data_3Ap

P_Data_3An

P_Data_3Bp

P_Data_3Bn

N_Bitmask_3A

N_Bitmask_3B

P_Bitmask_3A

P_Bitmask_3B

P_Cmd_3n

Temp_2_4

Temp_1_4

Temp_2_3

Temp_1_3

Temp_1_1_Out Temp_2_1_Out Temp_1_2_Out Temp_2_2_Out

P_Bitmask_1A

P_Bitmask_1B

P_Clk_1p

P_Clk_1n

P_Cmd_1p

P_Cmd_1n

P_Data_1Ap

P_Data_1An

P_Data_1Bp

P_Data_1Bn

N_Data_1Bn N_Data_1Bp N_Data_1An N_Data_1Ap N_Cmd_1n N_Cmd_1p N_Clk_1n N_Clk_1p

N_Bitmask_1B N_Bitmask_1A

System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

System_5V

System_Gnd

HDI_1_N_Clk_Ap HDI_1_N_Clk_Bp HDI_1_N_Cmd_Ap HDI_1_N_Cmd_Bp

Shield

HDI_1_N_Clk_An HDI_1_N_Clk_Bn HDI_1_N_Cmd_An HDI_1_N_Cmd_Bn

HDI_1_N_Data_Bp

HDI_1_N_Data_An

HDI_1_N_Data_Ap

HDI_1_N_Data_Bn

Shield

HDI_1_P_Data_An

HDI_1_P_Data_Ap

HDI_1_P_Data_Bp HDI_1_P_Data_Bn

HDI_1_P_Clk_An HDI_1_P_Clk_Bn HDI_1_P_Cmd_An HDI_1_P_Cmd_Bn

HDI_1_P_Clk_Ap HDI_1_P_Clk_Bp HDI_1_P_Cmd_Ap HDI_1_P_Cmd_Bp

HDI_2_N_Data_Ap HDI_2_N_Data_An HDI_2_N_Data_Bp HDI_2_N_Data_Bn HDI_2_P_Data_Ap HDI_2_P_Data_An HDI_2_P_Data_Bp HDI_2_P_Data_Bn

HDI_2_N_Clk_Bp HDI_2_N_Cmd_Ap HDI_2_N_Cmd_Bp HDI_2_P_Clk_Ap HDI_2_P_Clk_Bp HDI_2_P_Cmd_Ap HDI_2_P_Cmd_Bp

HDI_2_N_Clk_Ap

HDI_2_N_Clk_An HDI_2_N_Clk_Bn HDI_2_N_Cmd_An HDI_2_N_Cmd_Bn HDI_2_P_Clk_An HDI_2_P_Clk_Bn HDI_2_P_Cmd_An HDI_2_P_Cmd_Bn Shield Shield

P_Data_2Bp P_Data_2An P_Data_2Ap P_Cmd_2n P_Cmd_2p P_Clk_2n P_Clk_2p N_Data_2Bn N_Data_2Bp N_Data_2An N_Data_2Ap N_Cmd_2n N_Cmd_2p N_Clk_2n N_Clk_2p

P_Data_2Bn

N_Bitmask_2A

N_Bitmask_2B

P_Bitmask_2A

P_Bitmask_2B

96-pin female VME connector.

96-pin female VME connector.

This connector passes signals to and from the DAQ Link Card, and connects to custom midplane which destributes system power (System_5V, System_Gnd).

HDILnk16 version valid 3/23/97

This connector passes temperature information from each HDI module to a custom midplane. The midplane maps the first eight pins of P2 in each slot to a unique set of pins in the last slot of the crate, where a temperature sensor board resides.

26-pin Signal Cable Connector to Matching Card signal connector HDI Module #1

to Matching Card signal connector

26-pin Signal Cable Connector

HDI Module #2

SCIPP Santa Cruz, CA 95064 408-459-2694

Revision: Page of

Page Size:

3/23/97

Prototype HDI Link Card Signal Circuitry

B

1.50

HDILnk16.2.sch

TITLEBLK_B

3 1

A5n A2n A0n D5n D0n Temp_1_Out

Temp_2_Out A5p A2p A0p D5p D0p Bias_Ring_p

Bias_Ring_n

Shield Guard_Ring

Temp_1_In

Temp_2_In

PowerFilterAndProtectionBlock HDI_1_Power

A5n A2n A0n D5n D0n Temp_1_Out

Temp_2_Out A5p A2p A0p D5p D0p Bias_Ring_p

Bias_Ring_n

Shield Guard_Ring

Temp_1_In

Temp_2_In

PowerFilterAndProtectionBlock HDI_2_Power

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HD-20-37

P5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HD-20-37

P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HD-20-37

P7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HD-20-37

P8

HDI_1_D0n

HDI_1_D0_Sense_n

Shield

HDI_1_A0_Sense_n HDI_1_A0n

HDI_1_A0n

HDI_1_A0n

HDI_1_A0_sense_n

HDI_1_D0p

HDI_1_D0_sense_p

HDI_1_A0_Sense_p

HDI_1_A0p

HDI_1_A2p

HDI_1_Bias_Ring_n HDI_1_A0_Sense_p

HDI_1_Bias_Ring_n

HDI_1_A0p

HDI_1_D0n_Local HDI_1_D5n_Local

HDI_1_D5_Sense_n HDI_1_D5n

HDI_1_A5n

HDI_1_A2n

HDI_1_A2n

HDI_1_A2_Sense_n

HDI_1_A5_Sense_n

HDI_1_D5p

HDI_1_D5_Sense_p

HDI_1_A5p

HDI_1_A5_Sense_p

HDI_1_Edge_Guard_p

HDI_1_A2p

HDI_1_A0p

HDI_1_A2_Sense_p

HDI_1_Bias_Ring_p

HDI_1_D5p_Local

HDI_1_D0p_Local

HDI_1_Bias_Ring_p

HDI_1_A2_Sense_p

HDI_1_A2p

HDI_1_A5_Sense_p

HDI_1_A5p

HDI_1_D5_Sense_p

HDI_1_D5p

Shield

HDI_1_A2_Sense_n

HDI_1_A2n

HDI_1_A2n

HDI_1_A5_Sense_n

HDI_1_A5n

Temp_1_1_In

HDI_1_D5n

HDI_1_A2p

HDI_1_D5_Sense_n

HDI_1_Edge_Guard_p Shield

HDI_1_Bias_Ring_n

HDI_1_Bias_Ring_n

HDI_1_A0_Sense_p

HDI_1_A0p

HDI_1_A0p

HDI_1_A0_Sense_p

HDI_1_A0p

HDI_1_D0_Sense_p

HDI_1_D0p

Shield

HDI_1_A0_Sense_n

HDI_1_A0n

HDI_1_A0_Sense_n

HDI_1_A0n

Temp_2_1_In

HDI_1_D0_Sense_n

HDI_1_D0n

HDI_1_A0n

HDI_1_D0p HDI_1_D5p

HDI_1_A0p HDI_1_A2p HDI_1_A5p

Temp_2_1_Out Temp_1_1_Out

HDI_1_D0n HDI_1_D5n

HDI_1_A0n HDI_1_A2n HDI_1_A5n

Temp_1_1_In

Temp_2_1_In

HDI_2_D0p HDI_2_D5p

HDI_2_A0p HDI_2_A2p HDI_2_A5p

HDI_2_D0n HDI_2_D5n

HDI_2_A0n

HDI_2_A5n

HDI_2_A2n

Temp_2_2_In Temp_1_2_In

Temp_2_2_Out Temp_1_2_Out

HDI_1_Bias_Ring_p

HDI_1_Bias_Ring_n

HDI_1_Edge_Guard_p

Shield

HDI_2_Bias_Ring_p

HDI_2_Bias_Ring_n

HDI_2_Edge_Guard_p

Shield

HDI_2_Edge_Guard_p

HDI_2_Bias_Ring_p

HDI_2_A2_Sense_p

HDI_2_A2p

HDI_2_A2p

HDI_2_A5_Sense_p

HDI_2_A5p

HDI_2_D5p

Shield

HDI_2_A2_Sense_n

HDI_2_A2n

HDI_2_A2n

HDI_2_A5_Sense_n

HDI_2_A5n

Temp_1_2_In

HDI_2_D5_Sense_n

HDI_2_D5n

HDI_2_D5_Sense_p

Shield

HDI_2_Bias_Ring_n

HDI_2_Bias_Ring_n

HDI_2_A0_Sense_p

HDI_2_A0p

HDI_2_A0p

HDI_2_A0_Sense_p

HDI_2_D0_Sense_p

HDI_2_D0p

Shield

HDI_2_A0_Sense_n

HDI_2_A0n

HDI_2_A0n

HDI_2_A0_Sense_n

HDI_2_A0n

Temp_2_2_In

HDI_2_D0_Sense_n

HDI_2_A0p

HDI_2_D0n

HDI_2_D5n_Local

HDI_2_D5n

HDI_2_D5_Sense_n

HDI_2_A5n

HDI_2_A5_Sense_n

HDI_2_A2n

HDI_2_A2n

HDI_2_D5p_Local

HDI_2_D5p

HDI_2_D5_Sense_p

HDI_2_A5p

HDI_2_A5_Sense_p

HDI_2_A2p

HDI_2_A0p

HDI_2_A2_Sense_p

HDI_2_Edge_Guard_p

HDI_2_Bias_Ring_p

HDI_2_A2_Sense_n

HDI_2_D0n_Local

HDI_2_D0n

HDI_2_D0_Sense_n

HDI_2_A0n

HDI_2_A0_Sense_n

HDI_2_A0n

HDI_2_A0n

HDI_2_A0_sense_n

HDI_2_D0p_Local

HDI_2_D0p

HDI_2_D0_sense_p

HDI_2_A0p

HDI_2_A0_Sense_p

HDI_2_A0p

HDI_2_A2p

HDI_2_A0_Sense_p

HDI_2_Bias_Ring_n

HDI_2_Bias_Ring_n

Shield

Power Cable Connector

From Power Supplies

HDI Module #1

Power Cable Connector

From Power Supplies

HDI Module #2

Power Cable Connector to Matching Card power connectors

Power Cable Connector to Matching Card power connector

HDI Module #1

HDI Module #2

Pow_Filt.sch

Pow_Filt.sch

SCIPP

Santa Cruz, CA 95064

408-459-2694

Revision: Page of

Page Size:

HDI Power Circutry

B

HDILnk16.2.sch

3/23/97

1.50

TITLEBLK_B

3 2

System_5V 1 System_Gnd 2 Clk_In_p 3 Clk_In_n 4 Cmd_In_p 5 Cmd_In_n 6 Data_A_Out_p 7 Data_A_Out_n 8 Data_B_Out_p 9 Data_B_Out_n 10 Bitmask_A 11 Bitmask_B 12

D5 13 D0 14 D5_Local 15 D0_Local 16 Clk_A_Out_p 17 Clk_A_Out_n 18 Clk_B_Out_p 19 Clk_B_Out_n 20 Cmd_A_Out_p 21 Cmd_A_Out_n 22 Cmd_B_Out_p 23 Cmd_B_Out_n 24 Data_A_In_p 25 Data_A_In_n 26 Data_B_In_p 27 Data_B_In_n 28

U1000

HDI_IO_CELL

System_5V 1 System_Gnd 2 Clk_In_p 3 Clk_In_n 4 Cmd_In_p 5 Cmd_In_n 6 Data_A_Out_p 7 Data_A_Out_n 8 Data_B_Out_p 9 Data_B_Out_n 10 Bitmask_A 11 Bitmask_B 12

D5 13 D0 14 D5_Local 15 D0_Local 16 Clk_A_Out_p 17 Clk_A_Out_n 18 Clk_B_Out_p 19 Clk_B_Out_n 20 Cmd_A_Out_p 21 Cmd_A_Out_n 22 Cmd_B_Out_p 23 Cmd_B_Out_n 24 Data_A_In_p 25 Data_A_In_n 26 Data_B_In_p 27 Data_B_In_n 28

U1001

HDI_IO_CELL

System_5V 1 System_Gnd 2 Clk_In_p 3 Clk_In_n 4 Cmd_In_p 5 Cmd_In_n 6 Data_A_Out_p 7 Data_A_Out_n 8 Data_B_Out_p 9 Data_B_Out_n 10 Bitmask_A 11 Bitmask_B 12

D5 13 D0 14 D5_Local 15 D0_Local 16 Clk_A_Out_p 17 Clk_A_Out_n 18 Clk_B_Out_p 19 Clk_B_Out_n 20 Cmd_A_Out_p 21 Cmd_A_Out_n 22 Cmd_B_Out_p 23 Cmd_B_Out_n 24 Data_A_In_p 25 Data_A_In_n 26 Data_B_In_p 27 Data_B_In_n 28

U1002

HDI_IO_CELL

System_5V System_Gnd

D5_Local D0_Local

Clk_In_p Clk_In_n Cmd_In_p Cmd_In_n Data_A_Out_p Data_A_Out_n Data_B_Out_p Data_B_Out_n

Clk_A_Out_p Clk_A_Out_n Clk_B_Out_p Clk_B_Out_n Cmd_A_Out_p Cmd_A_Out_n Cmd_B_Out_p Cmd_B_Out_n Bitmask_A Bitmask_B

Data_A_In_p Data_A_In_n Data_B_In_p Data_B_In_n

D0 D5 HdiModuleIOBlock

N_Side

System_5V System_Gnd

P_Clk_1p P_Clk_1n P_Cmd_1p P_Cmd_1n P_Data_1Ap P_Data_1An P_Data_1Bp P_Data_1Bn P_Bitmask_1A P_Bitmask_1B

System_5V System_Gnd HDI_1_D5p_Local HDI_1_D0p_Local HDI_1_P_Clk_Ap HDI_1_P_Clk_An HDI_1_P_Clk_Bp HDI_1_P_Clk_Bn HDI_1_P_Cmd_Ap HDI_1_P_Cmd_An HDI_1_P_Cmd_Bp HDI_1_P_Cmd_Bn HDI_1_P_Data_Ap HDI_1_P_Data_An HDI_1_P_Data_Bp HDI_1_P_Data_Bn

HDI_1_D5n_Local HDI_1_D0n_Local

HDI_1_N_Clk_Ap HDI_1_N_Clk_An HDI_1_N_Clk_Bp HDI_1_N_Clk_Bn HDI_1_N_Cmd_Ap HDI_1_N_Cmd_An HDI_1_N_Cmd_Bp HDI_1_N_Cmd_Bn HDI_1_N_Data_Ap HDI_1_N_Data_An HDI_1_N_Data_Bp HDI_1_N_Data_Bn

HDI_1_D5n HDI_1_D0n System_5V System_Gnd

N_Clk_1p N_Clk_1n N_Cmd_1p N_Cmd_1n N_Data_1Ap N_Data_1An N_Data_1Bp N_Data_1Bn N_Bitmask_1A N_Bitmask_1B

System_5V System_Gnd

HDI_1_D5p HDI_1_D0p

N_Clk_2p N_Clk_2n N_Cmd_2p N_Cmd_2n N_Data_2Ap N_Data_2An N_Data_2Bp N_Data_2Bn N_Bitmask_2A N_Bitmask_2B

HDI_2_D5n HDI_2_D0n HDI_2_D5n_Local HDI_2_D0n_Local

P_Clk_2p P_Clk_2n P_Cmd_2p P_Cmd_2n P_Data_2Ap P_Data_2An P_Data_2Bp P_Data_2Bn P_Bitmask_2A P_Bitmask_2B

HDI_2_D5p HDI_2_D0p HDI_2_D5p_Local HDI_2_D0p_Local HDI_2_P_Clk_Ap HDI_2_P_Clk_An HDI_2_P_Clk_Bp HDI_2_P_Clk_Bn HDI_2_P_Cmd_Ap HDI_2_P_Cmd_An HDI_2_P_Cmd_Bp HDI_2_P_Cmd_Bn HDI_2_P_Data_Ap HDI_2_P_Data_An HDI_2_P_Data_Bp HDI_2_P_Data_Bn

HDI_2_N_Clk_Ap HDI_2_N_Clk_An HDI_2_N_Clk_Bp HDI_2_N_Clk_Bn HDI_2_N_Cmd_Ap HDI_2_N_Cmd_An HDI_2_N_Cmd_Bp HDI_2_N_Cmd_Bn HDI_2_N_Data_Ap HDI_2_N_Data_An HDI_2_N_Data_Bp HDI_2_N_Data_Bn HDI Module #1 N-side ciruitry.

This block identical to #1 P-side circuitry, #2 N-side, and #2 P-side.

These modules will be "Gerber ghosted".

HDI_IO1.sch

SCIPP Santa Cruz, CA 95064 408-459-2694

Revision: Page of

Page Size:

1.60

HDILnk16.3.sch

3/24/97

HDI Power Circutry

TITLEBLK_B B

3 3