Binary Runsheet STEP1Bias ATT7 = 250VRun #configfileMagnetOn/OffAngleEventsTakenDateGlobalEffic.Med.PulseHeigthTDCOTNoiseOccPos.Resol-utionZ-modS/NInter-StripEffMult.

2357binary_mag_0.6fCOFF010k8/1/96 ** ** ** ** ** * **

2358binary_mag_0.8fCOFF010k8/1/96 ** ** ** ** ** * **

2359binary_mag_1.0fCOFF025k8/1/96 ** ** ** ** ** ** * **

2360binary_mag_1.2fCOFF010k8/1/96 ** ** ** ** ** * **

2361binary_mag_1.4fCOFF010k8/1/96 ** ** ** ** ** * **

2362binary_mag_2.0fCOFF010k8/2/96 ** ** * ** *

2363binary_mag_2.5fCOFF010k8/2/96 ** ** * ** *

2364binary_mag_3.0fCOFF010k8/2/96 ** ** * ** *

2365binary_mag_3.5fCOFF010k8/2/96 ** ** ** * ** *

2366binary_mag_4.0fCOFF010k8/2/96 ** **...* ** *

** Analyze right away.* Analyze for completeness.