Binary Runsheet STEP10Bias ATT7 = 250Run #configfileMagnetOn/OffAngleReq/set EventsTakenDateGlobalEffic.MedPulseHeigthTDCOTNoisePos.ResolutionZ-modS/NInter-StripEffMult.

2475binary_mag_0.6fCON2710k8/5/96 * * * * * **

2476binary_mag_0.8fCON2710k8/5/96 * * * * * **

2477binary_mag_1.0fCON2725k8/5/96 * * * * * **

2478binary_mag_1.2fCON2710k8/5/96 * * * * * **

2479binary_mag_1.4fCON2710k8/5/96 * * * * * **

2480binary_mag_2.0fCON2710k8/5/96 * * * *

2481binary_mag_2.5fCON2710k8/6/96 * * * *

2483binary_mag_3.0fCON2710k8/6/96 * * * *

2484binary_mag_3.5fCON2710k8/6/96 * * * *

NONEbinary_mag_4.0fCON270k