Binary Runsheet STEP15Bias ATT7 = 150VRun #configfileMagnetOn/OffAngleEventstakenDateGlobalEff.Med.PulseHeigthTDCOTNoisePos.Resol-utionZ-modS/NInter-StripEff.Mult.

2508binary_mag_0.6fCOff06k10k8/6/96 * * * * * **

2509binary_mag_0.8fCOff010k8/6/96 * * * * * **

2510binary_mag_1.0fCOff025k8/6/96 * * * * * **

2511binary_mag_1.2fCOff010k8/6/96 * * * * * **

2512binary_mag_1.4fCOff010k8/6/96 * * * * * **

2513binary_mag_2.0fCOff010k8/6/96 * * * *

2514binary_mag_2.5fCOff010k8/6/96 * * * *

2515binary_mag_3.0fCOff010k8/6/96 * * * *

2516binary_mag_3.5fCOff010k8/6/96 * * * *

2517binary_mag_4.0fCOff010k8/6/96 * * * *

Bias ATT7 = 200VRun #configfileMagnetOn/OffAngleEventstakenDateGlobalEff.Med.PulseHeigthTDCOTNoisePos.Resol-utionZ-modS/NInter-StripEff.Mult.

2518binary_mag_0.6fCOff010k8/6/96 * * * * * *