Binary Runsheet STEP2Bias ATT7 = 250VRun #configfileMagnetOn/OffAngleEventsTakenDateGlobalEffic.Med.PulseHeigthTDCOTNoiseOcc.Pos.ResolutionZ-modS/NInter-StripEffic.Mult.

2367binary_mag_0.6fCOFF-1225k8/2/96 ** ** * * **

2368binary_mag_0.8fCOFF-1225k8/2/96 ** ** * * **

23692370binary_mag_1.0fCOFF-1212k40K8/2/96 ** ** * * **

2371binary_mag_1.2fCOFF-1225k8/2/96 ** ** * * **

23722377binary_mag_1.4fCOFF-1211.1K???K8/2/96 ** ** * * **

2381binary_mag_2.0fCOFF-1225k8/2/96 ** ** * nonebinary_mag_2.5fCOFF-120k

2387binary_mag_3.0fCOFF-1217k8/2/96 ** ** *

2390binary_mag_3.5fCOFF-1225k8/2/96 ** ** *

Nonebinary_mag_4.0fCOFF-120k