Binary Runsheet STEP3Bias ATT7 = 250VRun #configfileMagnetOn/OffAngle EventsTakenDateGlobal.Effic.Med.PulseHeigthTDCOTNoiseOcc.Pos.Resol-utionZ-modS/NInter-StripEffic.Mult.

23842385binary_mag_1.0fCON-12?? k8/2/96 * * * **

Nonebinary_mag_1.0fCON00k

2391binary_mag_1.0fCON+1210k8/3/96 * * * **