Binary Runsheet STEP4Bias ATT7 =250VRun #configfileMagnetOn/OffAngle EventsTakenDateGlobalEffic.Med.PulseHeigthTDCOTNoisePos.ResolutionZ-modS/NInter-StripEfficMult.

2392binary_mag_0.6fCON1225k8/3/96 ** ** ** * * **

23932395binary_mag_0.8fCON126k20K8/3/96 ** ** ** * **

2396binary_mag_1.0fCON1250k8/3/96 ** ** ** ** * **

2397binary_mag_1.2fCON1225k8/3/96 ** ** ** * **

240124022403binary_mag_1.4fCON121k8K5k8/3/96 ** ** ** * **

2404binary_mag_2.0fCON1220k8/3/96 ** ** * nonebinary_mag_2.5fCON120k

2405binary_mag_3.0fCON1220k8/3/96 ** ** *

2407binary_mag_3.5fCON1220k8/4/96 ** ** ** * binary_mag_4.0fCON120k