Binary Runsheet STEP5Bias ATT7 = 150VRun #configfileMagnetOn/OffAngle EventsTakenDateGlobalEffic.MedPulseHeigthTDCOTNoisePos.Resol-utionZ-modS/NInter-StripEff.Mult.

2409binary_mag_0.6fCON1210k8/4/96 ** ** * *

2414binary_mag_0.8fCON1210k8/4/96 ** ** * *

2415binary_mag_1.0fCON1225k8/4/96 ** ** * *

2416binary_mag_1.2fCON1210k8/4/96 ** ** * *

2417binary_mag_1.4fCON1210k8/4/96 ** ** * *

2419binary_mag_2.0fCON1210k8/4/96 ** ** *

2420binary_mag_2.5fCON1210k8/4/96 ** ** *

2421binary_mag_3.0fCON12/10k8/4/96 ** ** *

2422binary_mag_3.5fCON1210k8/4/96 ** ** *

Nonebinary_mag_4.0fCON120k