Binary Runsheet STEP7Bias ATT7 = 150 VRun #configfileMagnetOn/OffAngleEventsTakenDateGlobalEffic.Med.PulseHeigthTDCOTNoiseOCCPos.ResolutionZ-modS/NInter-Strip EffMult.

2439binary_mag_0.6fCON-310k8/4/96 * * * * *

24402441binary_mag_0.8fCON-310k 9k8/4/96 * * * * *

2442binary_mag_1.0fCON-3258/4/96 * * * * *

2443binary_mag_1.2fCON-310k8/5/96 * * * * *

2444binary_mag_1.4fCON-310k8/5/96 * * * * *

24445binary_mag_2.0fCON-310k8/5/96 * * * *

2446binary_mag_2.5fCON-310k8/5/96 * * * *

2447binary_mag_3.0fCON-310k8/5/96 * * * *

2448binary_mag_3.5fCON-310k8/5/96 * * * *

Nonebinary_mag_4.0fCON-30k *