Binary Runsheet STEP8Bias ATT7 = 250VRun #configfileMagnetOn/OffAngle EventsTakenDateGlobalEffic.Med.PulseHeigthTDCOTNoisePos.ResolutionZ-modS/NInter-StripEffMult.

2464binary_mag_0.6fCON4.525k8/5/96 ** ** ** ** * **

2465binary_mag_0.8fCON4.525k8/5/96 ** ** ** ** * **

2466binary_mag_1.0fCON4.550k8/5/96 ** ** ** ** ** * **

2467binary_mag_1.2fCON4.525k8/5/96 ** ** * ** * **

2468binary_mag_1.4fCON4.525k8/5/96 ** ** * ** * **

2469binary_mag_2.0fCON4.525k8/5/96 ** ** * *

2470binary_mag_2.5fCON4.525k8/5/96 ** ** * *

2471binary_mag_3.0fCON4.525k8/5/96 ** ** ** * *

2472binary_mag_3.5fCON4.525k8/5/96 ** ** * *

NONEbinary_mag_4.0fCON4.5