.1411

131

34 GAUGE (3 STRAND)COLOR-CODED?INSULATING STANDCLAMP

TERMINAL BLOCK:20 TRDTERMINAL BLOCK:10 HEATERTYGON TUBING1/4"ID

POWERSUPPLY

TRD MONITOR 5ftCOOLANT13

BIPAX BA-290or 5min Epoxy

CRAZY GLUE18G10 STICKAMBIENT TEMPPROPOSED GLUESAluminumBIPAX BA-290or 5min EpoxyBIPAX BA-290or 5min EpoxyBIPAX BA-290or 5min EpoxyM-MODULE

SCIPPRev. 4/21/96