0.004.008.0012.0016.0020.000.004.008.0012.0016.0020.0004 0 8 0 120160200 pF(100kHz) pF(1MHz)

Interstrip Capacitance [pF]ATLAS nn 80 AC Detector - Interstrip Capacitanceregion 5: 22 micron Al width, full-common p-stop; 5 neighbors connected7.8 pF/6 cmVset [-V]